
diff -r 18acfa3fb644 -r 41ad0b0e55b0 documentation/ethercat_doc.tex
--- a/documentation/ethercat_doc.tex	Thu Mar 15 11:29:31 2012 +0100
+++ b/documentation/ethercat_doc.tex	Thu Mar 15 11:30:25 2012 +0100
@@ -2998,8 +2998,6 @@
 \textbf{Option/Switch} & \textbf{Description} & \textbf{Default}\\\hline
 \endhead
 
-\bf Option/Switch & \bf Description & \bf Default\\\hline
-
 \lstinline+--prefix+ & Installation prefix & \textit{/opt/etherlab}\\
 
 \lstinline+--with-linux-dir+ & Linux kernel sources & Use running kernel\\
@@ -3024,6 +3022,10 @@
 
 \lstinline+--with-e1000-kernel+ & e1000 kernel & $\dagger$\\
 
+\lstinline+--enable-e1000e+ & Enable e1000e driver & no\\
+
+\lstinline+--with-e1000e-kernel+ & e1000e kernel & $\dagger$\\
+
 \lstinline+--enable-r8169+ & Enable r8169 driver & no\\
 
 \lstinline+--with-r8169-kernel+ & r8169 kernel & $\dagger$\\




